kak tau masalah compiz yg buat tampilan kubus ubun...

kak tau masalah compiz yg buat tampilan kubus ubuntu 11.04 gak kak? saya udah selesai trus seting k ccsm kok ubuntu saya jd eror y? tampilannya cuma gambar desktop sama menu, batrai, signal, semua menunya eror ilang. Kira2 masalahnya knapa kak y?